32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

 9

 8

 7

 6

 5

 4

 3

 2

 1

                                2

                           1

2

1

2

1

2

1

3

2

1

22

21

                      23

2

           241

11

109

 8

 7

 6

 5

 4

22

21

20

19

18

1716

15

14

13

 3

                                                                                                                        23

                                                                                                 2

                                                                                                              12

13

1511

9

7

5

3

1

10

12

14

16

8

6

4

2

IC?

                                   2

                                   1

R?

                                                                                                           1 2 U?

2

                                                        1 C?

3) Delayslines: auf Sockel, nur eine wird bestueckt,
b) Lemobuchse
a) optischer Empfaenger
so dicht wie moeglich an die ICs

MAX497: 100n je Betriebsspannungspin

OPA623: 10n, 2.2u, 470p je Betriebsspannung

1) Stuetzkondensatoren:
                                  + C32
                                 10U

                                  + C31
                                 10U^{1212}

                                                                                                 C20
                                                                                                 10N

1

2

                                                                                                1 C21
                                                                                                 10N

1

2

1

                                                                                                      2 C22
                                                                                                       470P

1

2

                                                                                                      1 C23
                                                                                                       470P

                                                                                                                      + C29
                                                                                                             2.2U

                                                                                                                      + C30
                                                                                                             2.2U

1

2

                                                                            1 C16
                                                                             10N

1

2

1

                                                                            2 C17
                                                                             10N

1

2

                                                                                  1 C18
                                                                                   470P

1

2

1

                                                                                  2 C19
                                                                                   470P

                                                                                                + C27
                                                                                         2.2U

                                                                                                + C28
                                                                                         2.2U

                                                                          +
                                                                     2.2U

                                                                     C26

                                                                          +
                                                                     2.2U

                                                                     C25

1

2

1

                                                               470P

                                                               C15

1

2

1

                                                              2 470P

                                                               C14

1

2

1

                                                         10N

                                                         C13

1

2

1

                                                        2 10N

                                                         C12

1

2

1

                                         100N

                                         C9

1

2

1

                                        2 C8
                                         100N

VSS

VDD

2 -

3 +
6

7
V+

4

V-
2

3
6

7

4

IC4
OPA623

lemo00

1

X2

2
1 2

                                                                                                           1 U8

2

                                                                                                           1 2 U7

2
1 2

                                                                                                           1 U6

2

                                                                                                           1 2 U5

2
1 2

                                                                                                           1 U4

2

                                                                                                           1 2 U3

2
1 2

                                                                                                           1 U2

1

2

1

    100N

    C2

VSS

                              VDD

                         2 -

                         3 +
                                  6

                              7
                             V+

                              4

                             V-
                         2

                         3
                                  6

                              7

                              4

                                OPA623

                                IC3

1 2

                                                                                                                       50R19

2

1

                                                                                                                       R2050

1 2

                                                                                                                       50R21

2

1

                                                                                                                       50R23

1

1

C24
100N

1

2

1

2

100N

C7

1

2

1

C6
100N

1

2

1

2

100N

C5

1 2

50R3

2

1

50R24

1 2

R2250

Sheet:

Date:

Design by:

D

C

B

A

E

D

C

B

A

          1 2 3 4 87

                                                                                                         6

                                                                                      5

7
                                                                                                         6
                                                                                      5
                                                                   4
                                                3
                             2
          1

                                                                                                                 DESY

E

IfH Zeuthen of

lemo00

1

X3

lemo00

1

X4

VDDVSS

                                                                     VSS

1

2

1

2

100N

C1

                                                          180

   lemo00

        1

 X6

1

2

1

                                               2 C10
                                                100N

1

2

                                               1 C11
                                                100N

                                                                     2 -

                                                                     3 +
                                                                               6

                                                                           7
                                                                          V+

                                                                           4

                                                                          V-
                                                                           4

                                                                           7
                                                                               6

                                                                     3

                                                                     2

                                                                             IC2
                                                                             OPA623

                                                                           VDD

                                                                           VSS

                         1 2

                             100U

                             L2 2) Eingangsteil: 2 Bestueckungsvarianten vorsehen

2

1

300R14

1 2

                                                                300R4

1

2

1

2

500R15

1 2

                                                       180R11

2

1

                                            150R10

2

                             1300R5

 10

1

2

1

2

             200R9

1 2

                      27R7

2

1

                    150R6

                                                                VDD

                                                                VSS

1 2

                                                                              510R16

2

1

180R13

1

2

1

2

R1727

MAX497CSE

I0

I1

I2

I3

O0

O1

O2

O3

GND

VDD VEE

lemo00

1

X7

1

2

3

300

R2

lemo00

1

X5

            GND 6

            VEE

                3

                2

                7

                2

                3

                6

        IC5

2000NS

IC6

2000NS

IC1

                         300

                          R1

                                                                            R12300

50R18

C4100N

                                           100U

                                           L1

       P1
P2
       P3
P4
       P5
P6
       P7
P8
       P9
P10
       P11
P12
       P13